-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : localhost
-- Généré le : mar. 23 mai 2023 à 07:22
-- Version du serveur : 10.11.2-MariaDB
-- Version de PHP : 8.2.4

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;


-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `todo`
--

CREATE TABLE `todo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `text` varchar(256) NOT NULL,
  `done` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Déchargement des données de la table `todo`
--

INSERT INTO `todo` (`id`, `text`, `done`) VALUES
(1, 'Avoid excessive caffeine !', 0),
(2, 'Be less provocative !', 1),
(3, 'Be nice to people', 1);

--
-- Index pour les tables déchargées
--

--
-- Index pour la table `todo`
--
ALTER TABLE `todo`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT pour les tables déchargées
--

--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `todo`
--
ALTER TABLE `todo`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=58;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
